<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\chapter{References}

 [1]\tab {W. C. Mills-Curran, A. P. Gilkey, and D. P. Flanagan,
``EXODUS: A Finite Element File Format for Pre- and Post-processing,''
Technical Report SAND87-2977, Sandia National Laboratories, Albuquerque,
New Mexico, September 1988.}

 [2]\tab {G. D. Sjaardema, ``Overview of the Sandia National Laboratories
Engineering Analysis Code Access System,'' Technical Report SAND92-2292,
Sandia National Laboratories, Albuquerque, New Mexico, January
1993. }

 [3]\tab {R. K. Rew, G. P. Davis, and S. Emmerson, ``NetCDF User's
Guide: An Interface for Data Access,'' Version 2.3, University
Corporation for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, April
1993.}

 [4]\tab {Sun Microsystems, ``External Data Representation Standard:
Protocol Specification,'' RFC 1014; Information Sciences Institute,
May 1988. }

 [5]\tab {PDA Engineering, ``PATRAN Plus User Manual,'' Publication
No. 2191024, Costa Mesa, California, January 1990. }
</pre></body></html>