 Locating all Elements at a distance  9.608E+01 plus/minus  1.000E-03
 from the POINT
 (  0.000E+00  2.420E+01)
 Sorted on field THETA


  Elements    X         Y         DISTANCE     THETA
         1    0.0780  -71.8781   9.608E+01  -8.995E+01
         2    0.2344  -71.8778   9.608E+01  -8.986E+01
         3    0.3915  -71.8773   9.608E+01  -8.977E+01
         4    0.5491  -71.8765   9.608E+01  -8.967E+01
         5    0.7074  -71.8755   9.608E+01  -8.958E+01
         6    0.8663  -71.8742   9.608E+01  -8.948E+01
         7    1.0259  -71.8726   9.608E+01  -8.939E+01
         8    1.1861  -71.8708   9.608E+01  -8.929E+01
         9    1.3469  -71.8687   9.608E+01  -8.920E+01
        10    1.5083  -71.8663   9.608E+01  -8.910E+01
----- lines 11 to 189 have been omitted
       190   42.5913  -61.9219   9.608E+01  -6.369E+01
       191   42.8891  -61.7739   9.608E+01  -6.349E+01
       192   43.1877  -61.6243   9.608E+01  -6.329E+01
       193   43.4869  -61.4731   9.608E+01  -6.309E+01
       194   43.7868  -61.3202   9.608E+01  -6.289E+01
       195   44.0873  -61.1657   9.608E+01  -6.269E+01
       196   44.3885  -61.0094   9.608E+01  -6.248E+01
       197   44.6904  -60.8515   9.608E+01  -6.228E+01
       198   44.9929  -60.6919   9.608E+01  -6.208E+01
       199   45.2960  -60.5305   9.608E+01  -6.187E+01
       200   45.5996  -60.3675   9.608E+01  -6.167E+01
