
                    *** NUMBERS Experimental Version 0.20 ***
                                Revised 00/00/00

                  A GENESIS/EXODUS DATABASE INFORMATION PROGRAM

                           Run on 00/00/00 at 00:00:00

     Genesis: XX:[XXXXXXX.XXXXXXX.XXXXXXX.XXXX]2DP.GEN;1

     Title:   2D MESH - NUMBERS EXAMPLE PROBLEM

     Number of Nodes:      7755
     Number of Elements:   6825
     Two-Dimensional Mesh, Axisymmetric

 Checking Master Surface   100 Versus Slave Surface   999

 No nodes found penetrating master surface.

 Checking Master Surface   200 Versus Slave Surface   300

 No nodes found penetrating master surface.
    26 Nodes on an element face.

 Checking Master Surface   400 Versus Slave Surface   500

 No nodes found penetrating master surface.
    54 Nodes on an element face.

 Checking Master Surface   600 Versus Slave Surface   700

 No nodes found penetrating master surface.
     1 Nodes on an element face.

 Checking Master Surface   900 Versus Slave Surface  1000

 No nodes found penetrating master surface.
    31 Nodes on an element face.
