\setlength{\itemsep}{\bigskipamount}
\begin{thebibliography}{99}
%
\bibitem{bib:abaqus}
{\em ABAQUS User's Manual}, Version 4, July 1982.
%
\bibitem{bib:posadi}
Mary R. Sagartz, ``POSADI -- A Post Processor for ADINA,''
SAND83-1052, \SNLA, May 1983.
%
\input{../include/refexodus}
%
\input{../include/refblot}
%
\input{../include/reff77}
%
\input{../include/refsupes}
%
\end{thebibliography}
